0, 00

0, 05

0, 10

0, 15

0, 20

0, 25

0, 30

0, 35

0, 40

0, 45

0, 00 0, 10 0, 20 0, 30 0, 40 0, 50 0, 60 0, 70 0, 80 0, 90 1, 00

Rec all

Precision

o rig in alq u ery(in itialru n )

o rig in alq u ery(feed b ac k )

exp ansio n  q u erywith o u t W S D (feed b ac k )

exp ansio n  q u erywith  W S D (feed b ac k )